% !TeX program = XeLaTeX
% !TeX encoding = UTF-8
\documentclass[lang=cn,11pt,a4paper,toc=twocol,chinese,thmcnt=section]{elegantbookzero}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{ctex}
\usepackage[normalem,normalbf]{xeCJKfntef}
\usepackage{circledsteps,enumitem}
\usepackage[version=4]{mhchem}

\usepackage{tikz}
% \usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{mathspec}

\setmathsfont(Latin)[Lowercase]{XITS}
%% 设置默认数学字体中拉丁字母为 XITS

\setmathsfont(Digits){XITS}
%% 设置默认数学字体中数字为 XITS

\setlength{\ULdepth}{0.2334em} 
%% 调整下划线的深度（距离字符的垂直距离）ulem

\usepackage{array}

% \usepackage{todonotes}




\newcommand{\circlnum}[1]{
  \tikz[baseline=(char.base)]{
    \node[shape=circle, draw, inner sep=0pt, minimum size=0.95em] (char) {#1};
  }
}

\newlist{indentlist}{enumerate}{3}
%% 定义新列表，用于（1）（2）··· 序号开头的段落，最大嵌套3层

\setlist[indentlist]{
    labelindent=2em,
    %% 标签缩进2字符                             
    leftmargin=*,
    %% 列表左侧空白宽度                                           
    label=（\arabic*）\hspace{-0.425em},
    %% 序号格式以及 ")" 后空白的调整         
    itemindent=4em,
    %% 首行缩进(相对于列表项目非首行的)                             
    listparindent=0em, 
    %% 非首行缩进                         
    parsep=0pt
    %% 同一项内部段落行间距
}





\cover{cover1.png}
\title{大气污染控制工程}
\author{KWL}
\date{}

\begin{document}

\maketitle

\pagenumbering{roman}
\tableofcontents

\mainmatter

\input{chap1}

\input{chap2}

\input{chap3}

\end{document}